NAME        TESTKEYB

DESCRIPTION 'MIDIKEYB Test Application for Windows with Multimedia V1.0'

EXETYPE     WINDOWS

STUB        'WINSTUB.EXE'

CODE        MOVEABLE
DATA        MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE    4196
STACKSIZE   5120

EXPORTS     tkeybWndProc
            tkeybAboutDlgProc
            tkeybConfigDlgProc

            midiKeyBProc
